LIBRARY   vp31e

EXPORTS
	StartEncoder
	ChangeCompressorSetting
	ChangeEncoderConfig
	EncodeFrame
	EncodeFrameYuv
	StopEncoder
	StartDecoder
	SetPbParam
	GetYUVConfig
	DecodeFrame
	DecodeFrameToYUV
	DrawFrame
	StopDecoder
	wilkDXrefCreate
	wilkDXrefDestroy
	wilkDXrefKeyFrame
	wilkDXrefInterFrame
